\documentclass[aps,onecolumn,nofootinbib,floatfix]{revtex4-2}

\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}

\title{Lookahead Bias in Vectorized Backtesting: A Noise Harness Diagnostic}

\author{Sentinel Research}
\affiliation{Sentinel Research}
\email{danielcruces71@gmail.com}

\date{\today}

\begin{abstract}
% TODO: 150-250 words. Must state: (1) the defect found (lookahead bias in a
% vectorized backtester), (2) the diagnostic method (pure-noise GBM harness),
% (3) the headline numbers (Sharpe 14.49 under the bug vs Sharpe -0.25 fixed),
% (4) why this matters for anyone running vectorized backtests at scale.
\end{abstract}

\maketitle

\input{sections/01_introduction}
\input{sections/02_related_work}
\input{sections/03_problem_formalization}
\input{sections/04_the_lookahead_bug}
\input{sections/05_noise_harness_methodology}
\input{sections/06_experimental_setup}
\input{sections/07_results}
\input{sections/08_discussion_and_conclusion}

\bibliography{references}

\end{document}
